<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\section{Novelec\-Protocol Class Reference}
\label{class_novelec_protocol}\index{NovelecProtocol@{NovelecProtocol}}
This class manage the Novelec Commands Protocol.  


{\tt \#include $&lt;$Novelec\-Protocol.h$&gt;$}

Inheritance diagram for Novelec\-Protocol::\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=2cm]{class_novelec_protocol}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
{\bf Novelec\-Protocol} (std::string \&amp;gpib\_\-device\_\-name, short channel\_\-address, short electro\-Type\-Number)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola0}

\begin{CompactList}\small\item\em Initialization. \item\end{CompactList}\item 
virtual {\bf $\sim$Novelec\-Protocol} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola1}

\begin{CompactList}\small\item\em Release resources. \item\end{CompactList}\item 
void {\bf set\_\-range} (std::string value)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola2}

\begin{CompactList}\small\item\em Electrometer Functions. \item\end{CompactList}\item 
std::string {\bf get\_\-range} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola3}

\item 
void {\bf reset} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola4}

\item 
void {\bf local} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola5}

\item 
void {\bf remote} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola6}

\item 
std::string {\bf get\_\-value} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola7}

\begin{CompactList}\small\item\em Electrometer : cmd to get electrometer data. \item\end{CompactList}\item 
void {\bf switch\_\-MCCE2\_\-ON} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola8}

\begin{CompactList}\small\item\em Electrometer Mode : Novelec SUPPORTS these commands. \item\end{CompactList}\item 
void {\bf switch\_\-MCCE2\_\-OFF} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola9}

\item 
void {\bf unable\_\-zero\-VF\_\-func} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola10}

\item 
void {\bf unable\_\-offset\_\-zero\-V1\_\-func} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola11}

\item 
void {\bf unable\_\-leakage\_\-zero\-V2\_\-func} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola12}

\item 
void {\bf unable\_\-test\_\-func} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola13}

\item 
std::string {\bf get\_\-raw\_\-status} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola14}

\begin{CompactList}\small\item\em Get Raw Electrometer Status. \item\end{CompactList}\item 
std::string {\bf get\_\-mode} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola15}

\begin{CompactList}\small\item\em Electrometer Mode : getters and setters. \item\end{CompactList}\item 
std::string {\bf get\_\-polarity} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola16}

\item 
std::string {\bf get\_\-frequency} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola17}

\item 
std::string {\bf get\_\-gain} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola18}

\item 
std::string {\bf get\_\-errors} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola19}

\item 
std::string {\bf get\_\-electrotype} (void)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola20}

\item 
void {\bf set\_\-polarity} (std::string pola)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola21}

\item 
void {\bf set\_\-frequency} (std::string freq)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola22}

\item 
void {\bf set\_\-gain} (std::string gain)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocola23}

\item 
virtual void {\bf init\_\-keithley} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola24}

\begin{CompactList}\small\item\em Electrometer : Keithley protocol dependent commands. \item\end{CompactList}\item 
virtual void {\bf set\_\-knplc} (std::string n\-PLC)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola25}

\item 
virtual void {\bf set\_\-triggercount} (std::string trigcounts)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola26}

\item 
virtual void {\bf set\_\-averagecount} (std::string avercounts)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola27}

\item 
virtual void {\bf set\_\-averagecontrol} (std::string averctrl)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola28}

\item 
virtual std::string {\bf get\_\-knplc} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola29}

\item 
virtual std::string {\bf get\_\-triggercount} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola30}

\item 
virtual std::string {\bf get\_\-averagecount} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola31}

\item 
virtual std::string {\bf get\_\-averagecontrol} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola32}

\item 
virtual void {\bf clear\_\-registers} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola33}

\item 
virtual void {\bf average\-State\-ON} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola34}

\item 
virtual void {\bf average\-State\-OFF} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola35}

\item 
virtual void {\bf set\-Amper\-Meter\-Mode} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola36}

\item 
virtual void {\bf set\-Volt\-Meter\-Mode} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola37}

\item 
virtual void {\bf set\-Ohm\-Meter\-Mode} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola38}

\item 
virtual void {\bf set\-Coulomb\-Meter\-Mode} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola39}

\item 
virtual void {\bf auto\-Range\_\-on} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola40}

\item 
virtual void {\bf auto\-Range\_\-off} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola41}

\item 
virtual void {\bf zero\_\-check\_\-on} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola42}

\item 
virtual void {\bf zero\_\-check\_\-off} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola43}

\item 
virtual void {\bf zero\_\-correct\_\-on} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola44}

\item 
virtual void {\bf zero\_\-correct\_\-off} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola45}

\item 
virtual void {\bf auto\_\-zero\_\-on} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola46}

\item 
virtual void {\bf auto\_\-zero\_\-off} (void)\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocola47}

\end{CompactItemize}
\subsection*{Protected Member Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
std::string {\bf check\_\-and\_\-extract\_\-data} (std::string resp\_\-to\_\-check)\label{class_novelec_protocol__novelec_protocolb0}

\end{CompactItemize}
\subsection*{Protected Attributes}
\begin{CompactItemize}
\item 
short {\bf \_\-dev\-Add}\label{class_novelec_protocol__novelec_protocolp0}

\item 
short {\bf \_\-nov\-Type}\label{class_novelec_protocol__novelec_protocolp1}

\item 
short {\bf \_\-range\-Parameter\-Num}\label{class_novelec_protocol__novelec_protocolp2}

\item 
std::string {\bf \_\-function}\label{class_novelec_protocol__novelec_protocolp3}

\item 
short {\bf \_\-range}\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocolp4}

\item 
std::string {\bf \_\-mode}\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocolp5}

\item 
{\bf Communication\-Link} $\ast$ {\bf \_\-communication\_\-link}\label{class_electrometer_protocol__novelec_protocolp6}

\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
This class manage the Novelec Commands Protocol. 

\begin{Desc}
\item[Author:]Xavier Elattaoui \end{Desc}
\begin{Desc}
\item[Date:]11-2006 \end{Desc}




The documentation for this class was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
Novelec\-Protocol.h\end{CompactItemize}
</pre></body></html>