<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass[a4paper]{book}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{multicol}
\usepackage{float}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{alltt}
\usepackage{doxygen}
\makeindex
\setcounter{tocdepth}{1}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\begin{document}
\begin{titlepage}
\vspace*{7cm}
\begin{center}
{\Large Electrometers Library Reference Manual\\[1ex]\large 1.0 }\\
\vspace*{1cm}
{\large Generated by Doxygen 1.3.9.1}\\
\vspace*{0.5cm}
{\small Fri Dec 1 15:32:18 2006}\\
\end{center}
\end{titlepage}
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{arabic}
\chapter{Electrometers Library Module Index}
\input{modules}
\chapter{Electrometers Library Hierarchical Index}
\input{hierarchy}
\chapter{Electrometers Library Class Index}
\input{annotated}
\chapter{Electrometers Library Module Documentation}
\input{group___communication}
\include{group___standard}
\include{group___d_d_c}
\include{group___s_c_p_i}
\include{group___novelec}
\chapter{Electrometers Library Class Documentation}
\input{class_abstract_electrometer_class}
\include{class_communication_link}
\include{classelectrometer_1_1_electrometer_exception}
\include{class_electrometer_protocol}
\include{classelectrometer_1_1_error}
\include{class_keithley__485}
\include{class_keithley__486}
\include{class_keithley__487}
\include{class_keithley__617}
\include{class_keithley__6485}
\include{class_keithley__6487}
\include{class_keithley__6512}
\include{class_keithley__6514}
\include{class_keithley_d_d_c_protocol}
\include{class_keithley_s_c_p_i_protocol}
\include{class_n___photo_conducteur}
\include{class_n___photo_voltaique}
\include{class_novelec___m_c_c_e2}
\include{class_novelec_protocol}
\include{class_tango_gpib_link}
\include{class_tango_serial_link}
\printindex
\end{document}
</pre></body></html>